(1) Tp (2) Tp (3) Tp (4) Tp (1+2) Tp (2+3) Tp (3+4) Tp (1-3) Tp (1-4) Tp lep TE miss TE TH top,lep Tp ttp ttM Top M min ijM ztR min ijR lep,blep *α T S Aco

0.5 1 1.5 2 2.5 3 K 2 =180.0 GeV/c topM

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5 KS -1 CDF Run II preliminary, 162 pb