)^2

Higgs Mass (GeV/c

120 140 160 180 200

95% CL Limit/SM

1

10

210

WHlvbb 1.7/fb Expected WHlvbb ZHvvbb 1/fb Expected ZHvvbb ZHllbb 1/fb Expected ZHllbb HWWllvv 1.9/fb Expected HWWllvv CDF for 1-1.9/fb σ 1± Expected CDF

CDF II Preliminary