95% Limit/SM

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Number of Pseudo-Experiments

0 20 40 60 80 100 120 140_2

= 140 GeV/c Hm

Median = 5.0 pb

RMS = 2.8 pb

CDF II Preliminary

95% Limit/SM

0 2 4 6 8 10 12

Number of Pseudo-Experiments

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2 = 150 GeV/c Hm

Median = 4.1 pb

RMS = 2.2 pb

CDF II Preliminary

95% Limit/SM

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Number of Pseudo-Experiments

0 50 100 150 200 250 300 350 400_2

= 160 GeV/c Hm

Median = 2.5 pb

RMS = 1.1 pb

CDF II Preliminary

95% Limit/SM

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Number of Pseudo-Experiments

0 50 100 150 200 250 300 350 400_2

= 170 GeV/c Hm

Median = 2.7 pb

RMS = 1.1 pb

CDF II Preliminary

95% Limit/SM

0 2 4 6 8 10 12 14

Number of Pseudo-Experiments

0

50

100

150

200

250 2 = 180 GeV/c Hm

Median = 3.9 pb

RMS = 1.5 pb

CDF II Preliminary

95% Limit/SM

0 10 20 30 40 50

Number of Pseudo-Experiments

0 20 40 60 80 100 120 140 160_2

= 200 GeV/c Hm

Median = 8.2 pb

RMS = 3.0 pb

CDF II Preliminary