ZH->llbb 95% Limit/SM

0 10 20 30 40 50 60 70

Number of Pseudo-Experiments

0 10 20 30 40 50 60^2

= 110 GeV/c Hm Mean = 21.7 pb RMS = 8.1 pb

CDF II Preliminary

ZH->llbb 95% Limit/SM

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Number of Pseudo-Experiments

0 10 20 30 40 50 60 2

= 115 GeV/c Hm Mean = 23.0 pb RMS = 8.8 pb

CDF II Preliminary

ZH->llbb 95% Limit/SM

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Number of Pseudo-Experiments

0 10 20 30 40 50 60_2

= 120 GeV/c Hm Mean = 27.2 pb RMS = 9.7 pb

CDF II Preliminary

ZH->llbb 95% Limit/SM

0 20 40 60 80 100 120 140

Number of Pseudo-Experiments

0 5 10 15 20 25 30 35^2

= 130 GeV/c Hm Mean = 42.8 pb RMS = 16.1 pb

CDF II Preliminary