)^2

Higgs Mass (GeV/c

110 120 130 140 150

95% CL Limit/SM

1

10

210

310^{WHlvbb Central 1.9/fb}

Expected WHlvbb Central WHlvbb Phex 1.9/fb Expected WHlvbb Phex WHlvbb for 1.9/fb σ 2± Expected WHlvbb σ 1± Expected WHlvbb

CDF II Preliminary